 A Bearbeitung von Datensätzen:
   Dieser Menüpunkt dient zur Neueingabe und zum Ändern bestehender Datensätze.

 A Funktionstasten:
   Es  stehen  verschiedene Funktionstasten (F1-F10) zur Verfügung, die jeweils
   in  der  unteren  Bildschirmzeile  angezeigt sind. Eine genaue Erklärung der
   Funktionstasten finden Sie im Handbuch.

 A Editieren:
   Durch  Eingabe  der Datensatznummer wird der jeweilige Datensatz aufgerufen,
   oder  ein  neuer  Datensatz  erzeugt.  Die  Eingabe  der  Nummer muß mit <─┘
   bestätigt werden, woraufhin der Cursor in das nächste Datensatzfeld springt.
   Mit  Hilfe  der  Pfeil-Links  und  Pfeil-Rechts-Tasten  kann  man den Cursor
   innerhalb eines Eingabefeldes bewegen. Mit Hilfe der Pfeil-Auf und Pfeil-Ab-
   Tasten,   als   auch  der  <─┘-Taste  gelangt  der  Cursor  in  das  nächste
   Eingabefeld.  Wird  das  letzte  Feld mit <─┘ bestätigt, erfolgt automatisch
   eine  Speicherung  der  Eingabe. Mit Hilfe der F9-Taste kann die Speicherung
   der Eingabe auf jedem beliebigen Datensatzfeld durchgeführt werden.

 A Blättern:
   Mit  Hilfe  der  Bild-Auf  und  Bild-Ab-Tasten können Sie beliebig von einem
   Datensatz zum anderen blättern. Es spielt dabei keine Rolle auf welchem Feld
   sich der Cursor befindet.

 A Suche nach Datensätzen (F8):
   Der  Cursor  muß sich auf dem Eingabefeld der Datensatz-Nr ( z.B. Kunden Nr.
   oder  Artikel  Nr.  )befinden.  Nach  betätigen  der  F8-Taste erscheint das
   Suchfenster.  Sie  können  nach  der  Datensatznummer  oder  der Bezeichnung
   suchen.  Das jeweils aktive Suchkriterium ist in der rechten oberen Ecke des
   Fensters  eingeblendet.  Die Umschaltung der Suchkriterien erfolgt mit Hilfe
   der  <─┘-Taste.  Geben Sie die gesuchte Datensatznummer oder die Bezeichnung
   ein und bestätigen Sie mit <─┘. Es erscheint der Datensatzes im Suchfenster.

   Mit  den Bild-Tasten können Sie auch im Suchmodus blättern.
 A Suche  fortsetzen:
   Ein  erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglich eine Neueingabe der gesuchten
   Datensatznummer, bzw. der Bezeichnung.

 A Übernahme  des Datensatzes:
   Wurde  der  gesuchte  Datensatz  gefunden,  kann  er  durch  Betätigung  der
   <─┘-Taste in die Bildschirmmaske übernommen werden.

 A Abbruch der Suchfunktion:
   Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster durch Betätigung
   der  ESC-Taste  verlassen  werden.  Die Eingabe kann nun manuell fortgesetzt
   werden.

 A Löschen (F2):
   Sie können jeden beliebigen Datensatz löschen. Wählen Sie den Datensatz, den
   Sie löschen möchten und betätigen Sie F2. Nachdem die Sicherheitsabfrage mit
   'J'  beantwortet  wurde  ist  dieser Datensatz unwiederruflich gelöscht.

 A Duplizieren eines Datensatzes (F10):

   Rufen  Sie den Datensatz auf, den Sie duplizieren möchten. Am Besten erfolgt
   dies  über  das  "Suchfenster"  (F8)  oder  durch  "blättern" mit Hilfer der
   Bildtasten.  Der  Cursor muß sich auf dem Eingabefeld der Datensatznr. (z.B.
   Artikel-Nr.  oder  Kunden-Nr. befinden). Geben Sie nun die Nummer ein, unter
   der der duplizierte Datensatz gespeichert werden soll und betätigen Sie F10,
   wodurch  der  neue  Datensatz  erzeugt  wird.  Er kann nun beliebig editiert
   werden. Mit F9 wird der neue Datensatz gespeichert.


 A Auf   diese   Weise   können   Datensätze   sehr  leicht  mit   einer  neuen
 A Datensatz-Nummer  versehen werden, indem einfach der alte Datensatz gelöscht
 A wird.





 A Speichern (F9):

   Mit  Hilfe  der  F9-Taste speichern Sie den Datensatz. Dabei spielt es keine
   Rolle  auf  welchem  Feld  der  Cursor  steht.  Ein  Bestätigen  des letzten
   Datensatzfeldes mit der <─┘-Taste speichert den Datensatz ebenfalls.


 A Abbruch (ESC):

   Mit   ESC   verlassen   Sie   den  Datensatz  ohne  vorgenommene  Änderungen
   abzuspeichern.
